= 로거(Logger) 관리

== 개요
시스템 Logger 내역을 조회 및 log level을 변경할 수 있다.

image::loggerMgmt.png[로거 관리]

<1> Logger name별 설정된 configuration 내역(log4j2.xml)을 조회할 수 있다.
<2> Logger name별로 log level 을 변경할 수 있다.
